You may need to remove the password as stored in tools&gt;privacy&amp;security. It may still show th

You may need to remove the password as stored in tools>privacy&security. It may still show the old server name. To do that, you will need to highlight the entire line (probably two lines) and remove both. Then exit TB and restart and you should be prompted for password.