New website login says bad request

Hi,

The scouting association have updated their members website to membership.scouts.org.uk. This works, but from there is a link to my learning.scouts.co.uk. Sometimes this works but often I get "bad request, error 400". I've had to move to Edge when using this website. I didn't want to! I've used Firefox for years

Stephen Hogg