thanks. so unfortunately this crash is caused by websense endpoint security software that is running

thanks. so unfortunately this crash is caused by websense endpoint security software that is running on the device - websense has released an updated version (8.1.2224) which should address the issue. in case your computer is part of a managed enterprise environment, please get in contact with your it department about this issue. more information is available in bug 1181091.