nasario, I am now running Firefox on Windows 7, and was experiencing the same issue as I had in XP.

nasario, I am now running Firefox on Windows 7, and was experiencing the same issue as I had in XP. I welcomed your new add-on, version 1.1. It gives me full access to my vertical scroll controls on Gmail.

I have it disabled at the moment, and I find the conflicting control did not resurface in Gmail. And while disabled, I made my first ever visit on this computer to TIME and that control is gone there as well. For that matter, the bottom right corner box is empty on this support site, the resize control is gone.

I shall see if the resizer returns on the next start of Firefox, and then if so, then I will enable the add-on and forget it.

While I can no longer resize the window for height and width in one mouse drag, I can make individual height and width adjustments, and make full use of the scroll controls.

Thanks!