Here are a few more screen shots of the lower right corner of the Gmail inbox. Safest place to clic

Here are a few more screen shots of the lower right corner of the Gmail inbox. Safest place to click would probably be the title bar to bring the Firefox forward to be shot. Many active spots on the screen can lead off to somewhere!

First I narrowed the width to where the vertical scroll is clean out of sight. Note the mouse cursor in the bottom right on what should open the email on that line for reading. It's a silly design by Google to completely lose the scroll bar, and there is no horizontal scroll to recover it.

Second I widened it, and it shows part of the scroll bar The mouse occupies that bottom corner.

And third I widened it enough to show the entire scroll bar. The mouse is sitting on the bottom corner, over the scroll down button.

Please note in all three that the bottom corner of the browser owns the resize control, just as is the case below the scroll on this forum, and trumps any placement of scroll bar controls or other web page controls.

I was in the Settings page, and there, I had a horizontal scroll bar, when I was narrow enough, and the right end of that bar was left of the corner box, the vertical scroll was above the corner box. It actually worked as it is supposed to.

Then I widened the browser to get rid of the horizontal scroll, and the vertical scroll jumped to the bottom. The bottom button now is not usable.

Whoever designed this mess should be replaced with someone who knows his business, but that means Firefox has to deal with it in the meantime.