OK I have to write again. I lost my message when I messed around with adding a couple more shots. I

OK I have to write again. I lost my message when I messed around with adding a couple more shots.

IrfanView is the program I chose to take screen shots that capture the mouse pointer. Options, Capture Screen Shot..., then these settings:

3) Foreground Window

over on the right select Automatic Timer Delay set 15.0 seconds

[x] Include Mouse pointer

[x] Stop timer capturing after 1 shots

Then click Start, click in the desired foreground window to bring it forward, place cursor where desired and wait.

I am showing a message from the forum advising of an update to this thread in my Gmail. I show the entire vertical scroll in each case:

1. Top button in Gmail works fine.

2. click here and drag the scroll button just fine.

3. Click here in the trough and move the slider down one screen, OK.

4. Just missed the bottom button, do here as in 3.

5. Bottom button dead-center with the mouse. Resize control.

6. This forum as in 5, but below the bottom button.

7. This forum as in 4, but just touching the bottom button It scrolls down a few lines, unlike in 4 which is in Gmail's trough.

1 through 5 could be of time.com, as well as in-Firefox views of PDF.

One caution about editing screen shots in the IrfanView: DO NOT click on the Firefox edit button pictured in the screen shot, you lose your selection box every time!!  :)

Click on screen shot to enlarge.