Hi FirefoxinUbuntu, The Windows XP Professional version 28 of Firefox has a space in the corner bet

Hi FirefoxinUbuntu,

The Windows XP Professional version 28 of Firefox has a space in the corner between the horizontal and vertical scroll buttons. Your firefox is up to date, however to enable the vertical scroll.

Open the about:config page:

In the Location bar, type about:config and press Enter. The about:config "This might void your warranty!" warning page may appear.

Click I'll be careful, I promise!, to continue to the about:config page.

layout.css.certical-text.enabled set to true shows the vertical scroll.

Please also check the theme of the operating system to see if this affects the window spacing. In Display themes do you have Windows XP selected?