Hey I just got confirmation that the feature does not control vertical scrolling. As cor-el has said

Hey I just got confirmation that the feature does not control vertical scrolling. As cor-el has said above, the scroll bars go away if the width is too small. If we can confirm it on another computer, let's file a bug.