Hi Marcos140, I would like to help, but is very hard to diagnose with so little information... Do yo

Hi Marcos140,

I would like to help, but is very hard to diagnose with so little information...

Do you know why you needed the bridge in the first place?

Is your laptop connecting via wireless or a wired connection?

Please try this:

Click start

Type cmd

Push Enter

A black box will open

type in "ipconfig /all"

Screenshot the output

type "ping google.com"

Screenshot

If you can post the output of those commands it will help.

Thanks, Curtis