the-edmeister said Yes that would work, but don't use the prefs.js file in a different operating s

the-edmeister said

Yes that would work, but don't use the prefs.js file in a different operating system without first verifying that there aren't any specific "path to" values for any preferences.

I have almost exclusively "used" FF and seldom ever dug into the workings. Is this an example of what you referenced?

user_pref("media.webrtc.debug.aec_log_dir", "C:\\Users\\Fred\\AppData\\Local\\Temp");

Thanks, Fred