Hi Wesley, Spot on. The natural period between automatic syncs is long (&gt; 1 hr). I eventually fou

Hi Wesley,

Spot on.

The natural period between automatic syncs is long (> 1 hr).

I eventually found the 'Synchronise now' text in the mobile Firefox. The page also allows you to specify what you would like to synchronise (Bookmarks, History, Open tabs, Logins). Just under the 'Synchronise now' text is a line which shows when the last sync occurred. Pressing the 'Synchronise Now' text immediately synced the mobile Firefox with my PC Firefox, and the time since the last sync immediately dropped to 0.

Great, many thanks for your help.

bern