Same version of PDF.js on both? v 1.2.109 is the current "Stable" version Beyond that see the PDF.js

Same version of PDF.js on both? v 1.2.109 is the current "Stable" version Beyond that see the PDF.js Project page: https://mozilla.github.io/pdf.js/