I just refresh it twice and it still running slow. But Temporary I'm using google chrome. And I have

I just refresh it twice and it still running slow. But Temporary I'm using google chrome. And I have no problems. So I hope you fix your issue. Cause I don't like Google chrome. And I want to go back to Firefox as soon as possible.

Sorry.