I did the refresh today and still have the same problem. I can't play any Pogo games cause it runnin

I did the refresh today and still have the same problem. I can't play any Pogo games cause it running slow. Temporary I'm using google chrome. and I have no problems. Till you fix the problems on Firefox.

Sorry.