Agreed. This change was incredibly idiotic to leave enabled by default, as YouTube, Soundcloud and m

Agreed. This change was incredibly idiotic to leave enabled by default, as YouTube, Soundcloud and many other sites do not play well with this change. Spotify should take priority as it can properly interpret hardware media key controls. YouTube and Soundcloud cannot. The media keys do not work properly, at all, and I find it hard to see why anyone would expect them to without custom fixes made.

Just to list what kind of buggy interaction occurs, for just about every website, when resuming playback by pressing a Play/Pause media key, the site will not respond for several seconds. After several seconds, the media will suddenly start playing. I also cannot seem to pause it once it starts playing, but I can pause before it resumes a few seconds later. Once it starts playing, any and all media key interactions completely fail.