something here does not add up. Windows 6.1 is windows 7 Eudora apparently does not run on Windows

something here does not add up.

Windows 6.1 is windows 7 Eudora apparently does not run on Windows 7 properly.

however check that the registry key that points to the data files is set see http://bahut.alma.ch/2007/09/importing-eudora-address-books-into_10.html