Facebook immagini: Invece dell'immagine esce scritto "potrebbe raffigurare ecc...."

In pratica da un po' di tempo su facebook ogni tanto mi succede che le immagini nella home non vengano caricate e al loro posto esca una scritta che inizia con "potrebbe raffigurare ecc..." insomma una descrizione automatica di cosa ci dovrebbe essere nell'immagine. Vi lascio uno screenshot. C'è qualcun altro che ha questo problema? Cosa potrebbe essere? Specifico che me lo fa solo con Firefox (utilizzo per lavoro anche Edge e Chrome e non mi stanno dando questo problema)._

Ho già provato a cancellare la cache e i cookie di facebook.