Hi StorpTrooper, this is one of the hazards of using private windows, that there's no session histor

Hi StorpTrooper, this is one of the hazards of using private windows, that there's no session history file to fall back on if Firefox crashes (or in this case, if you End Task or Force Quit).

There might be a method to generate a list of the URLs of all the open tabs by running a script in Firefox's Browser Console. However, I don't know exactly where you would find the code for that in the vast wilds of the web, and I don't know if the Browser Console will be operational right now.

So, more questions than answers, really.