if firefox crashes when you open it normally but you can get it to open successfully when launching

if firefox crashes when you open it normally but you can get it to open successfully when launching it in safemode, it's likely that one of your installed extensions is causing the issue! please work yourself through the steps mentioned under "The problem does not occur in Safe Mode" in the article i've linked to before...